〉 _{MIP} x/d E d〈 /x/dEd

Counts (arb. units.)

c < 4.5 GeV/ p 4.0 < c

< 10.0 GeV/ p 9.0 <

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 ALICE 0-5% Pb-Pb =2.76 TeV NNs

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 ALICE 60-80% Pb-Pb =2.76 TeV NNs

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 =2.76 TeV s ALICE pp

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Data_- π + ^+π_- + K +K p p + _- + e +e Total

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1